Neuralink успішно імплантувала мозковий чип другому пацієнту

У липні генеральний директор Neuralink Ілон Маск оголосив про завершення важливої операції: компанія імплантувала мозковий інтерфейс другому пацієнту. Операція була спрямована на відновлення функцій нервової системи, і, згідно з останніми новинами, процедура пройшла успішно. Маск підтвердив наявність другого пацієнта з імплантатом Neuralink, що викликало великий інтерес у медичній та технологічній спільноті.

Мозковий чип Neuralink має розмір монети та з’єднаний з корою головного мозку за допомогою 1024 ультратонких електродів. Для проведення процедури використовується спеціалізований медичний робот, який точно приєднує електроди до нейронів. Це технологічне досягнення демонструє значний прогрес у сфері нейротехнологій.

Проблеми та досягнення першого пацієнта

Перший пацієнт Neuralink, Ноланд Арбо, отримав імплантат у січні, але у нього виникли деякі проблеми зі з’єднанням електродів, що вимагало коригування алгоритму для перетворення нейронних імпульсів на керуючі команди. Попри ці труднощі, Арбо встановив новий рекорд швидкості керування курсором лише за допомогою думки, навіть при функціонуванні тільки 10-15% електродів.

Neuralink планує продовжити клінічні випробування в цьому році, імплантуючи мозкові пристрої ще восьми пацієнтам. Хід і результати цих процедур будуть ретельно відстежуватися, щоб оцінити ефективність та потенціал нової технології.

Коментарі Ілона Маска та плани на майбутнє

У нещодавньому інтерв’ю з Лексом Фрідманом, Маск, разом з кількома керівниками Neuralink та Ноландом Арбо, обговорив досягнення та виклики, з якими стикається компанія. Маск також заявив про намір увійти до складу урядової комісії, яку він обговорював з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Комісія має на меті зменшення регуляторного навантаження на бізнес, що, за словами Маска, є критично важливим для стимулювання інновацій у США.

Нещодавно стало відомо, що Ілон Маск планує імплантувати мозковий чип від Neuralink ще одній людині.

The post Neuralink успішно імплантувала мозковий чип другому пацієнту appeared first on Narod News.