Новий рекорд: суперкомп’ютер El Capitan досягнув 1,742 ексафлопсів

У новому рейтингу 2024 суперкомп’ютерів TOP500 El Capitan, розроблений компанією Cray Computing, став новим лідером. Потужність суперкомп’ютера досягла рекордних 1,742 ексафлопси — це на 15% більше від очікуваного результату в 1,5 ексафлопси. El Capitan є лише третім у світі комп’ютером, який перевищив позначку ексафлопса, залишивши позаду Frontier та Aurora.

Що означає ексафлопс і в чому важливість

Потужність у 1,742 ексафлопси означає, що El Capitan може здійснювати понад квінтильйон операцій на секунду. Це дозволяє виконувати складні обчислення на неймовірній швидкості, що є необхідним для різноманітних наукових досліджень, моделювання кліматичних змін та забезпечення національної безпеки.

Технічні характеристики El Capitan

El Capitan має понад 11 мільйонів ядер, що поєднують потужні центральні та графічні процесори, на основі новітніх чіпів AMD 4-го покоління EPYC. Процесори з тактовою частотою 1,8 ГГц та графічні процесори AMD Instinct M1300A дозволяють досягати рекордної швидкості обробки даних. При цьому система є енергоефективною, забезпечуючи 58,89 гігафлопса на ват.

Розташований у Ліверморській національній лабораторії, El Capitan виконує ключову роль у забезпеченні ядерної безпеки країни. Він може бути використаний для боротьби з ядерним тероризмом та вченими проєктами, що потребують величезних обчислювальних потужностей.

Чи може El Capitan втратити нове лідерство

Наразі El Capitan зберігає лідерство серед суперкомп’ютерів, і, ймовірно, він залишатиметься найпотужнішим комп’ютером протягом деякого часу. Проте швидкий розвиток технологій може призвести до того, що з’являться нові машини, які зможуть побити цей рекорд.

Раніше Маск представив суперкомп’ютер Cortex для навчання штучного інтелекту Tesla.

The post Новий рекорд: суперкомп’ютер El Capitan досягнув 1,742 ексафлопсів appeared first on Narod News.